SDEF
origin 0 0 60
scale 1.0
pulsefx.sbm
newfxmap.tga

test1 pulsefx.sam
test2 pulsefx.sam

id 15 group beam fullbright
id 30 group beam masked fullbright
id 10 group beam masked fullbright twosided

//
// Initialization settings
//
!init:

//
// Main section
//
!main:

//
// SinED section
//
/*SINED fx_pulsewavefx (.3 .3 1) (0 0 0) (0 0 0)
Pulse Wave FX
*/

